How to Use the Digital Premom Ovulation Test Reader

Updated January 27, 2023

For many trying to conceive women, the more you know your ovulation pattern, the easier and sooner you can get pregnant. But your time is limited and ovulation tracking can be time-consuming and sometimes confusing.

Where can you find a simple-to-use, easy-to-read, quick-to-know ovulation tracker?

The answer is the Premom Ovulation Test Digital Reader!

Simple to Use

Easy to Read

Understand Low, High, and Peak Ovulation Test Readings

Premom automatically reads and interprets your ovulation test results with low, high and peak. Upload the test image for immediate results of your fertility status in real-time.

Women’s hormonal patterns are complicated, and each woman’s luteinizing hormone (LH) peak level is different. Some women even have multiple peaks, but only one peak is the true peak before ovulation.

Fortunately, women can find their true ovulation test peak by tracking the consistent LH drop that follows the peak result. Premom does this for you. It will recognize the first peak when the next ovulation test line becomes lighter again after the darkest test result. When another LH surge comes with a higher level, it will override the previous peaks in the same cycle.

Scrolling up and down, you see a quick view of the LH progression throughout your whole cycle and from one cycle to the next.

No matter how complicated your LH pattern, Premom makes it simple.

Is Premom App Accurate?

Premom is accurate for women with both regular and irregular cycles. The app provides a predicted ovulation day from the start, however the app will adjust its predictions based on the data you log from your ovulation tests and basal body temperature results. The more information you provide, the more accurate Premom's predictions become.

We say give Premom just three menstrual cycles as a 'learning period' to get to know your cycles. Consistency matters when trying to find ovulation and hormone patterns, so the more consistent you are with logging information the faster Premom will understand you!

Studies have shown that using ovulation tests with a smart ovulation tracker app can increase your chances of pregnancy by two menstrual cycles compared to those who do not use ovulation tests. By uploading ovulation tests, basal body temperature records, and your period start and end dates, Premom can better understand your body.

---------------

Your feedback is very important for our team to keep improving the app.

If you have any questions or suggestions, please send them to support@premom.com.

References:

Johnson S, et al. Increased Likelihood of Pregnancy Using an App-Connected Ovulation Test System: A Randomized Controlled Trial. J Womens Health (Larchmt). 2020 Jan;29(1):84-90. doi: 10.1089/jwh.2019.7850. Epub 2019 Sep 4. PMID: 31483187; PMCID: PMC6983750.

Published February 24, 2022